Energy (MeV)

Number of events

Signal δ_{CP}=-135˚ N_{evts} = 379 Signal δ_{CP}=0˚ N_{evts} = 479 Signal δ_{CP}=45˚ N_{evts} = 526 All BG

N_{evts} = 304 Beam ν_e BG

N_{evts} = 205

0

20

40

60

80

100

10^3 10^4