0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0 1 2 3 4 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0 1 2 3 4

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0 1 2 3 4

E(GeV)

10_6/cm^2/10^{21}POT

OA=1.0˚ OA=1.5˚

E(GeV)

10^6/cm^2/10^{21}POT

OA=2.0˚

E(GeV)

10^6/cm^2/10^{21}POT

OA=2.5˚

E(GeV)

10^6/cm^2/10^{21}POT

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0 1 2 3 4