 Resid(ns)

        > 182
     160- 182
     137- 160
     114- 137
      91- 114
      68-  91
      45-  68
      22-  45
       0-  22
     -22-   0
     -45- -22
     -68- -45
     -91- -68
    -114- -91
    -137--114
        <-137

Super-Kamiokande

Run 4168 Event 1350418

0 500 1000 1500 2000

10 0

10 1

10 2

10 3

Times (ns)

e-like

meters

charge

-10 -5 0 5 10 0 100 200 300 400 500

 Resid(ns)

        > 182
     160- 182
     137- 160
     114- 137
      91- 114
      68-  91
      45-  68
      22-  45
       0-  22
     -22-   0
     -45- -22
     -68- -45
     -91- -68
    -114- -91
    -137--114
        <-137

Super-Kamiokande

Run 2743 Event 160732

0 500 1000 1500 2000

10 0

10 1

10 2

Times (ns)

μ-like

meters

charge

-10 -5 0 5 10 0 100 200 300 400 500

4048 total p.e. p = 689 MeV/c

4109 total p.e. p = 480 MeV/c